快速链接
  • 网络办公
  • 教务管理
  • 学生管理
  • 科研管理
  • 信息服务平台
菜单总览

酷游平台地址ku112:曲靖师范学院2018年公开招聘非事业编制工作人员递补人员体检工作安排

  • 2018.07.24

  • 来源:人事处
  • 点击次数:


曲靖师范学院2018年公开招聘非事业编制工作人员

递补人员体检工作安排


根据曲靖师范学院2018年公开招聘非事业编制工作人员酷游平台地址ku112规定的程序和要求,现将递补人员体检工作安排如下:

一、体检对象

报考岗位代码

姓名

性别

GL02

郑志广

二、体检时间

2018年7月26日上午8:30

三、体检地点

曲靖市第二人民医院门诊六楼体检中心(曲靖市麒麟西路289号)

四、其他事项

1.请参加体检人员自备个人半寸免冠照一张,于7月26日上午8:30前到曲靖市第二人民医院门诊六楼体检中心集中后领取体检表。

2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,费用自理。

曲靖师范学院

2018年7月24日


【打印页面】

酷游平台地址ku112(宁波)责任有限公司