快速链接
  • 网络办公
  • 教务管理
  • 学生管理
  • 科研管理
  • 信息服务平台
菜单总览

酷游平台地址ku112:曲靖师范学院2018年公开招聘非事业编制工作人员递补人员体检工作安排

  • 2018.08.27
  • 作者:丁晓冬


  • 来源:人事处
  • 点击次数:

曲靖师范学院2018年公开招聘非事业编制工作人员递补人员体检工作安排

根据曲靖师范学院2018年公开招聘非事业编制工作人员酷游平台地址ku112规定的程序和要求,现将递补人员体检工作安排如下:

一、体检对象

报考岗位代码

姓名

性别

GL01

马开兰

GL01

肖玫

GL02

马榕蔓

GL02

刘梦皎

二、体检时间

2018年8月28日上午8:30

三、体检地点

曲靖市第二人民医院门诊六楼体检中心(曲靖市麒麟西路289号)

四、其他事项

1.请参加体检人员自备个人半寸免冠照一张,于8月28日上午8:30到曲靖市第二人民医院门诊六楼体检中心集中后领取体检表。

2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行,费用自理。

曲靖师范学院

2018年8月27日


【打印页面】

酷游平台地址ku112(宁波)责任有限公司